Chăm sóc hàm duy trì sau khi niềng răng hiệu quả nhất từ nha sĩ

Chăm sóc hàm duy trì sau khi niềng răng hiệu quả nhất từ nha sĩ

Hàm duy trì là một khí cụ nha khoa được làm từ nhựa hoặc kim loại và được thiết kế riêng biệt cho từng người. Là một thiết bị nha khoa dùng để giữ răng ở vị trí ban đầu sau khi điều trị chỉnh nha. Vì vậy, phải giữ cho hàm duy trì sạch sẽ, ở tình trạng tốt, có thể sử dụng lâu dài và có hiệu quả tốt như trước.

Niềng răng là một quá trình các bác sĩ sử dụng lực siết để duy trì các răng mọc sai lệch về vị trí đúng trên khung hàm nhằm giúp khách hàng đạt được một khớp cắn lý tưởng

@Nha khoa La Ratio

Tuy chỉ tác động rất nhẹ lên răng nhưng quá trình này cũng khiến cho răng của bạn rất nhạy cảm. Sau khi tháo mắc cài, sẽ cần một thời gian để mô nha chu và mô nướu của bạn ổn định. Bên cạnh đó, bằng mắt thường có thể bạn thấy răng đã rất đẹp và đều.

Sau khi niềng răng bạn nhất định phải đeo hàm duy trì trong vòng 9 – 12 tháng nếu như muốn đạt được kết quả chỉnh nha tối ưu nhất

@Nha khoa La Ratio

Tuy nhiên thực chất lúc này răng vẫn còn rất yếu, chưa ổn định trong xương ổ răng. Cộng với việc bạn ăn nhai hằng ngày sẽ khiến răng rất dễ chạy lại như ban đầu. Vì vậy lúc này bạn cần đeo hàm duy trì để giữ răng ổn định ở vị trí mong muốn.

Hàm duy trì được chia thành 3 loại chính, đó là hàm duy trì cố định, hàm duy trì tháo lắp kim loại và hàm duy trì tháo lắp bằng nhựa trong suốt

tcdc.in

Mỗi loại hàm duy trì sẽ có cấu tạo và ưu nhược điểm khác nhau. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng răng, nhu cầu cá nhân để tư vấn cho bạn sử dụng loại hàm phù hợp. Vì vậy, hàm duy trì phải được bảo trì đúng cách.

Các vấn đề thường gặp trong việc bảo trì hàm duy trì

Tích tụ mảng bám: Mảng bám có thể nhanh chóng tích tụ trên vật giữ của bạn. Đặc biệt là nếu chúng không được làm sạch thường xuyên. Mảng bám này có thể gây hôi miệng hoặc các vấn đề sức khỏe răng miệng khác.

Cao răng: Cao răng là mảng bám cứng do sự tích tụ khoáng chất trong nước bọt. Cao răng có thể tích tụ trên vật giữ. Làm cho việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn và có thể gây kích ứng nướu.

Hư hỏng: Các vật giữ có thể bị hư hỏng nếu không được bảo trì đúng cách. Việc làm sạch có quá khắc nghiệt hay không bao gồm cả việc lưu trữ không đúng cách.

Thất lạc: Vật lưu giữ có thể bị mất nếu không được bảo quản đúng cách. Đặc biệt được bọc trong khăn giấy. Nó có thể khiến bạn quên đi và thất lạc đâu đó, đòi hỏi chi phí để tạo ra một vật lưu giữ mới.

Mỗi hàm duy trì đều có ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên hiện nay đa phần mọi người sau khi niềng răng đều thích sử dụng hàm duy trì trong suốt

@Nha khoa La Ratio

Làm thế nào để làm sạch hàm duy trì của bạn

Chải hàm duy trì hằng ngày: Sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm và kem đánh răng không gây mài mòn để chải nhẹ nhàng bên trong và bên ngoài hàm duy trì ít nhất hai lần một ngày.

Ngâm vật cố định trong dung dịch hoặc viên sủi: Ngâm hàm duy trì trong nước cùng với viên sủi hoặc dung dịch vệ sinh dành riêng. Những giải pháp làm sạch này giúp loại bỏ mảng bám và các mảng thức ăn mà bàn chải đánh răng không thể loại bỏ được.

Rửa hàm duy trì bằng nước: Sau khi chải răng và ngâm hàm duy trì vào dung dịch. Rửa sạch bộ phận giữ bằng nước cho đến khi sạch hoàn toàn. Dùng khăn sạch lau khô khí cụ giữ trước khi cất giữ hoặc trước khi sử dụng để ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn.

FB Bệnh viện Răng hàm mặt Sài Gòn

Lời khuyên của nha sĩ

Tránh sử dụng thuốc tẩy hoặc nước súc miệng có chứa cồn để làm sạch hàm duy trì của bạn, vì nó có thể làm hỏng bộ phận giữ. Và nếu hàm duy trì có vết cao răng nên ngâm trong giấm pha loãng (1 phần giấm với 3 phần nước) trong 15 – 30 phút, sau đó đánh răng và súc miệng thật sạch. Axít trong giấm sẽ giúp làm tan mảng bám.

Việc vệ sinh hàm duy trì đúng cách sẽ giúp bảo đảm sức khỏe răng miệng và nâng cao tối đa hiệu quả niềng răng cho bạn. Vì vậy bạn hãy áp dụng các cách vệ sinh hàm duy trì để có thể sớm hoàn thành quá trình chỉnh nha và có được nụ cười tự tin.

Bài viết với sự tư vấn chuyên môn từ đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ của Nha khoa thẩm mỹ La Ratio và Bệnh viện Răng hàm mặt Sài Gòn

Bạn đang đọc Chăm sóc hàm duy trì sau khi niềng răng hiệu quả nhất từ nha sĩ tại website hungday.com

The post Chăm sóc hàm duy trì sau khi niềng răng hiệu quả nhất từ nha sĩ appeared first on Hùng Đây.